Постановление от 12.10.2018 г. № 73 «Об утверждении методики оценки эффективности внутренних систем выявления и профилактики коррупционных рисков»

Постановление от 12.10.2018 г. № 73 «Об утверждении методики оценки эффективности внутренних систем выявления и профилактики коррупционных рисков». Скачать (формат - .doc)